Chapter 9_{Chapter 9 The Error-Logging Package}

Forms of the Error Logger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�1 Generating a System with Error Logging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�1 Error-Logging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�2 Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�2 Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�4 Descriptions of the Error-Logging Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�6 EL.SYS or ELX.SYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�6 ERRLOG.REL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�6 ELINIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�6 ERROUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�7 Diagrams of How Error Logging Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�8 Using the Error Logger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�9 With a Single-Job Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�9 With a Multi-Job Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�11 Running ELINIT to Enable the Error Logger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�12 Error-Log Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�13 Displaying, Printing, or Saving Error-Log Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�13 ERROUT Options for Displaying Error-Log Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�14 DCL Equivalents of ERROUT Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�15 Non-MSCP Error-Log Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�16 Storage-Device Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�16 Memory Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�18 Summary Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�20 (T)MSCP Error-Log Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�23 Example of a DU MSCP Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�24 Analyzing the Example DU MSCP Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9�25

Error-Logging Package

Error-Logging Package