Chapter 16_{Chapter 16 MACRO�11 Assembler Utility (MACRO)}

Calling and Terminating the MACRO�11 Assembler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16�2 Command-Line Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16�3 MACRO Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16�5 MACRO Option Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16�6 Sample Cross-Reference Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16�12 Specifying a Cross-Reference Table File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16�13 MACRO�11 Error Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16�14 DCL Equivalents of MACRO Utility Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16�16Figures16�1 Sample Assembly Listing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16�7

MACRO

MACRO