Chapter 20_{Chapter 20 Peripheral Interchange Utility (PIP)}

Calling and Terminating PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20�1 PIP Command-Line Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20�2 Using Wildcards with PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20�3 PIP Option Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20�4 PIP Option Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20�6 DCL Equivalents of PIP Utility Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20�20

PIP

PIP